      \fitem{simplify_radial_distance_t}(nim, tol:numeric) simplifies a
      nim by aggregating consecutive breakpoints whose images are wihin
      a distance of \code{tol}. See
      p.~\pageref{fct:simplifyRadialDistanceT}.

      %%% -------------------------------------------------------

