      \fitem{rnd_uniform_float}($a$:int, $b$:int) returns a generator giving
      float values according to a \emph{uniform distribution}:
      $$
      P(x | a, b) = \frac{1}{b - a}, \quad a \leq x < b.
      $$



      %%% -------------------------------------------------------

